Views Contextual Filter Validator: Number Range (8.x-1.1) - en to vi translation catalogue (3 entries)

en: About
vi: Giới thiệu

en: Minimum value
vi: Giá trị tối thiểu

en: Maximum value
vi: Giá trị tối đa
