Drupal Debug Bar (8.x-1.0-rc1) - en to unknown language translation catalogue (21 entries)

en: Home
target: 首頁

en: Log
target: 日誌

en: Appearance
target: 外觀

en: Log in
target: 登入

en: Cache
target: 快取

en: Position
target: 位置

en: Front page
target: 首頁

en: Log out
target: 登出

en: Last run !time ago
target: 上一次執行是在 !time 以前

en: Top left
target: 左上

en: Top right
target: 右上

en: Bottom right
target: 右下

en: Bottom left
target: 左下

en: Float
target: 浮點數

en: Text only
target: 純文字

en: Run cron
target: 執行 cron

en: Caches cleared.
target: 已清除快取

en: Cron ran successfully.
target: Cron 執行成功。

en: Clear all caches
target: 清除所有快取

en: Recent log messages
target: 最近日誌訊息

en: View profile
target: 檢視使用者資訊
