Devel Generate Commerce (1.0.0) - en to unknown language translation catalogue (6 entries)

en: Now
target: 現在

en: ago
target: 之前

en: Products
target: 商品

en: Product types
target: 商品類型

en: Orders
target: 訂單

en: Tax
target: 稅金
