Domain Group (8.x-1.0-beta1) - en to unknown language translation catalogue (16 entries)

en: Submit
target: 提交

en: Email address
target: 電子郵件地址

en: Active
target: 啟用

en: Site name
target: 網站名稱

en: Hostname
target: 主機名稱

en: Domain
target: 域名

en: Inactive
target: 無效

en: Slogan
target: 口號

en: About
target: 關於

en: Default 403 (access denied) page
target: 預設的 403 (拒絕存取) 頁面

en: Default 404 (not found) page
target: 預設的 404 (找不到網頁) 頁面

en: How this is used depends on your site's theme.
target: 這將如果應用取決於您的網站版型。

en: This page is displayed when the requested document is denied to the current user. Leave blank to display a generic "access denied" page.
target: 如果當前使用者無權訪問所請求的文檔，將顯示此頁面。如果不確定請留空顯示通用的 "拒絕訪問" 頁面。

en: This page is displayed when no other content matches the requested document. Leave blank to display a generic "page not found" page.
target: 如果所請求的文檔無法找到匹配項，將顯示此頁面。如果不確定請留空以顯示通用的 "頁面未找到" 頁面。

en: Error pages
target: 錯誤頁面

en: The path '%path' is either invalid or you do not have access to it.
target: "%link_path" 是無效的，或者您沒有其存取權限。
