Domain Unique Path Alias (1.0.1-alpha4) - en to unknown language translation catalogue (2 entries)

en: Domain
target: 域名

en: The automatically generated alias %original_alias conflicted with an existing alias. Alias changed to %alias.
target: 自動創建的別名 %original_alias 與現有別名衝突。別名已更改為 %alias。
