Drupal Remote Dashboard (8.x-3.2) - en to pl translation catalogue (121 entries)

en: select
pl: wybierz

en: enable
pl: włącz

en: Prefix
pl: Przedrostek

en: Delete
pl: Usuń

en: Operations
pl: Operacje

en: Username
pl: Nazwa użytkownika

en: Type
pl: Typ

en: Actions
pl: Akcje

en: Language
pl: Język

en: Administration
pl: Administracja

en: Action
pl: Akcja

en: Tags
pl: Tagi

en: Yes
pl: Tak

en: No
pl: Nie

en: Support
pl: Wsparcie

en: Projects
pl: Projekty

en: Project
pl: Projekt

en: Project settings
pl: Ustawienia projektu

en: Project types
pl: Typy projektu

en: Download
pl: Pobierz

en: Version
pl: Wersja

en: Edit
pl: Edytuj

en: Reset
pl: Resetuj

en: None
pl: Brak

en: Password
pl: Hasło

en: Link
pl: Odnośnik

en: Category
pl: Kategoria

en: Settings
pl: Ustawienia

en: Name
pl: Nazwa

en: Label
pl: Etykieta

en: Flush Cache
pl: Wyczyść cache

en: Core
pl: Rdzeń

en: View
pl: Widok

en: Versions
pl: Wersje

en: Configure
pl: Konfiguruj

en: User ID
pl: ID użytkownika

en: Created
pl: Utworzono

en: All
pl: Wszystko

en: Active
pl: Aktywne

en: Page
pl: Strona

en: Good
pl: Dobre

en: Database
pl: Baza danych

en: Update status
pl: Nowe wersje

en: Header
pl: Nagłówek

en: Mode
pl: Tryb

en: configure
pl: konfiguruj

en: Authored by
pl: Autor

en: Domain
pl: Domena

en: Current
pl: Bieżący

en: Desc
pl: Malejąco

en: General
pl: Ogólne

en: Sort by
pl: Sortuj po

en: Hidden
pl: Ukryty

en: Undefined
pl: Niezdefiniowany

en: Key
pl: Klucz

en: Cipher
pl: Szyfr

en: Info
pl: Informacja

en: Aggregate JavaScript files
pl: Agreguj pliki JavaScript

en: Installed
pl: Zainstalowane

en: Changed
pl: Zmieniono

en: User name
pl: Nazwa użytkownika

en: Authentication
pl: Uwierzytelnianie

en: ‹ Previous
pl: ‹ Poprzednia

en: Next ›
pl: Następna ›

en: Security update
pl: Aktualizacja bezpieczeństwa

en: disable
pl: wyłącz

en: Apply
pl: Zastosuj

en: Information
pl: Informacja

en: PHP Code
pl: Kod PHP

en: Language code
pl: Kod języka

en: Execute PHP
pl: Wykonaj PHP

en: Offset
pl: Przesunięcie

en: Domain settings
pl: Ustawienia domeny

en: Domains
pl: Domeny

en: Domain list
pl: Lista domen

en: Errors
pl: Błędy

en: Public key
pl: Klucz publiczny

en: Debug mode
pl: Tryb debugowania

en: Recommended
pl: Polecam

en: Run cron
pl: Uruchom cron

en: Run updates
pl: Uruchom aktualizacje

en: Drupal version
pl: Wersja Drupala

en: Authentication type
pl: Typ autentykacji

en: click here
pl: kliknij tu

en: Items per page
pl: Elementów na stronę

en: - All -
pl: - Wszystko -

en: Update translations
pl: Aktualizuj tłumaczenia

en: Publishing status
pl: Status publikacji

en: Default 403 (access denied) page
pl: Domyślna strona błędu 403 (odmowa dostępu)

en: Default 404 (not found) page
pl: Domyślna strona błędu 404 (nie znaleziono strony)

en: Aggregate and compress CSS files
pl: Kompresuj pliki CSS

en: Project ID
pl: ID projektu

en: All messages
pl: Wszystkie wiadomości

en: « First
pl: « Pierwsza

en: Last »
pl: Ostatnia »

en: Warnings
pl: Ostrzeżenia

en: Flush all caches
pl: Wyczyść wszystkie pamięci podręczne

en: Library
pl: Biblioteka

en: Operations links
pl: Odnośniki do czynności

en: Errors and warnings
pl: Błędy i ostrzeżenia

en: Error messages to display
pl: Wyświetlane komunikaty o błędach

en: Cache pages for anonymous users
pl: Buforowanie stron dla anonimowych użytkowników

en: Refresh information
pl: Odśwież informacje

en: Database log messages to keep
pl: Ilość przechowywanych wpisów w dzienniku

en: Asc
pl: Rosnąco

en: Master
pl: Główny

en: SSH2 Settings
pl: Ustawienia SSH2

en: Username and password
pl: Nazwa użytkownika i hasło

en: Database setup
pl: Ustawienia bazy danych

en: Analytics module installed
pl: Zainstalowano moduł Analytics

en: Devel module disabled
pl: Wyłączono moduł Devel

en: Module MetaTag installed
pl: Zainstalowano moduł MetaTag

en: Module Mollom installed
pl: Zainstalowano moduł Mollom

en: Module PathAuto installed
pl: Zainstalowano moduł PathAuto

en: Too obvious
pl: Zbyt oczywiste

en: Compress cached pages
pl: Kompresuj strony z pamięci podręcznej

en: File robots.txt is available
pl: Plik robots.txt jest dostępny

en: Module Redirect installed
pl: Zainstalowano moduł Redirect

en: Number of admins
pl: Liczba administratorow

en: Update this item
pl: Aktualizuj tę pozycję

en: No access to execute %action on the @entity_type_label %entity_label.
pl: Brak dostępu do wykonania akcji %action na @entity_type_label %entity_label.
