Display Suite (8.x-2.0) - en to unknown language translation catalogue (68 entries)

en: Title
target: 標題

en: Prefix
target: 前置詞

en: Suffix
target: 後置詞

en: Delete
target: 刪除

en: Operations
target: 操作

en: Username
target: 使用者名稱

en: Author
target: 作者

en: Cancel
target: 取消

en: Remove
target: 移除

en: Read more
target: 閱讀全文

en: Disabled
target: 停用

en: Enabled
target: 啟用

en: Edit
target: 編輯

en: Links
target: 連結

en: None
target: 無

en: Display settings
target: 顯示設定

en: - None -
target: - 無 -

en: Weight
target: 權重

en: The configuration options have been saved.
target: 設定選項已儲存。

en: Parent
target: 上層

en: Settings
target: 設定

en: Name
target: 名稱

en: Field
target: 欄位

en: Label
target: 標籤

en: Save
target: 儲存

en: Default
target: 預設

en: Update
target: 更新

en: Region
target: 區域

en: Advanced settings
target: 進階設定

en: Display mode
target: 顯示模式

en: Submitted by
target: 提交者

en: Unknown
target: 未知

en: User
target: 使用者

en: Block
target: 區塊

en: Inline
target: 行內

en: Custom
target: 自訂

en: Field type
target: 欄位類型

en: Fields
target: 欄位

en: operations
target: 操作

en: Other
target: 其他

en: Attributes
target: 屬性

en: Link text
target: 連結文字

en: Hidden
target: 隱藏

en: Link to content
target: 連結到內容

en: Add new group
target: 增加新群組

en: Configure block
target: 設定區塊

en: Entity
target: 實體

en: Left
target: 左邊

en: Right
target: 右邊

en: Info
target: 資訊

en: Last modified
target: 上次修改日期

en: Above
target: 上方

en: Book navigation
target: 手冊導覽

en: Layout settings
target: 版面佈局設定

en: Machine name
target: 機器可讀名稱

en: Link class
target: 連結類別

en: Element
target: 元件

en: No link
target: 沒有連結

en: Add link
target: 新增連結

en: Displays
target: 顯示

en: Post date
target: 發表日期

en: Emergency
target: 緊急

en: - Hidden -
target: - 隱藏 -

en: Entities
target: 單元

en: Manage display
target: 管理顯示

en: Minimal
target: 最小化

en: View mode
target: 檢視模式

en: Field item
target: 欄位項目
