Easychart (8.x-3.0-alpha3) - en to unknown language translation catalogue (8 entries)

en: Reset to defaults
target: بازنشاندن به پیش‌فرض

en: Settings
target: تنظیمات

en: Default
target: پیش‌فرض

en: The configuration options have been reset to their default values.
target: گزینه‌های پیکربندی به مقادیر پیش‌فرض‌شان بازنشانی شدند.

en: Never
target: هیچوقت

en: Promoted to front page
target: ارتقا یافته به صفحه اصلی

en: Site information
target: اطلاعات سایت

en: Chart
target: نمودار
