EP Reference Components (8.x-1.0-alpha2) - en to fr translation catalogue (4 entries)

en: Save configuration
fr: Enregistrer la configuration

en: Default Currency
fr: Devise par défaut

en: Scope
fr: Étendue

en: Intro text
fr: Texte d'introduction
