Exif (8.x-1.0) - en to ml translation catalogue (7 entries)

en: Next
ml: അടുത്തത്

en: Yes
ml: അതെ

en: No
ml: അല്ല

en: None
ml: ഇല്ല

en: Unknown
ml: അജ്ഞാതം

en: Average
ml: ശരാശരി

en: Uses
ml: ഉപയോഗങ്ങൾ
