Extended Logger (1.3.0-beta2) - en to unknown language translation catalogue (47 entries)

en: Value
target: 數值

en: Logging
target: 日誌

en: File
target: 檔案

en: Reset
target: 重設

en: None
target: 無

en: Logs
target: 日誌

en: Message
target: 訊息

en: General settings
target: 一般設定

en: Field
target: 欄位

en: Default
target: 預設

en: Time
target: 時間

en: Date format
target: 日期格式

en: Page
target: 頁面

en: Database
target: 資料庫

en: Severity
target: 嚴重性

en: Field name
target: 欄位名稱

en: Fields
target: 欄位

en: 3 months
target: 3 個月

en: 6 months
target: 6 個月

en: 1 year
target: 1年

en: Desc
target: 遞減

en: Maximum length
target: 最大長度

en: Sort by
target: 排序依據

en: Syslog
target: 系統記錄器

en: To date
target: 結束日期

en: From date
target: 開始日期

en: any
target: 任何

en: Display fields
target: 顯示欄位

en: 1 month
target: 1 個月

en: Output format
target: 輸出格式

en: Timezone
target: 時區

en: Apply
target: 套用

en: Offset
target: 位移

en: Data
target: 資料

en: Output
target: 輸出

en: Is between
target: 之間

en: between
target: 之間

en: Items per page
target: 每頁的項目數

en: - All -
target: - 全部 -

en: « First
target: « 最前

en: Last »
target: 最後 »

en: Syslog facility
target: 系統日誌工具

en: Depending on the system configuration, Syslog and other logging tools use this code to identify or filter messages from within the entire system log.
target: 根據系統配置，系統日誌及其他日誌工具將會使用此代碼以辨認或過濾整個系統日誌中的訊息。

en: Syslog identity
target: 系統日誌工具

en: Asc
target: 遞增

en: The severity level of the event; ranges from 0 (Emergency) to 7 (Debug).
target: 事件的嚴重性等級；範圍從 0（緊急）到 7（除錯）。

en: - Default site/user timezone -
target: - 預設網站或使用者時區 -
