External DB Login (8.x-1.0-alpha01) - en to unknown language translation catalogue (10 entries)

en: Username
target: Nome de utilizador

en: Password
target: Senha

en: Hostname
target: Nome do servidor

en: Configuration
target: Configuração

en: Port
target: Porta

en: Login attempt failed for %user.
target: O início da sessão falhou para %user.

en: Save Configuration
target: Guardar Configuração

en: Sorry, unrecognized username or password. <a href="@password">Have you forgotten your password?</a>
target: Desculpe, nome de utilizador ou senha não reconhecidos. <a href="@password">Esqueceu-se da sua senha?</a>

en: -Select-
target: - Selecionar -

en: MySQL, MariaDB, Percona Server, or equivalent
target: Servidor MySQL, MariaDB, Percona, ou equivalente
