External DB Login (8.x-1.0-alpha01) - en to unknown language translation catalogue (2 entries)

en: Login attempt failed for %user.
target: Login-forsøg mislykkedes for %user.

en: Sorry, unrecognized username or password. <a href="@password">Have you forgotten your password?</a>
target: Ukendt brugernavn eller adgangskode. <a href="@password">Har du glemt din adgangskode?</a>
