External DB Login (8.x-1.0-alpha05) - en to unknown language translation catalogue (9 entries)

en: Username
target: 使用者名稱

en: Password
target: 密碼

en: Hostname
target: 主機名稱

en: Configuration
target: 設定

en: Port
target: 連接埠

en: Login attempt failed for %user.
target: %user 試圖登入失敗。

en: Sorry, unrecognized username or password. <a href="@password">Have you forgotten your password?</a>
target: 很抱歉，使用者帳號錯誤，或您輸入的密碼錯誤。<a href="@password">忘記密碼了?</a>

en: -Select-
target: - 選取 -

en: MySQL, MariaDB, Percona Server, or equivalent
target: MySQL、MariaDB、Percona Server 或相等的。
