External DB Login (8.x-1.0-alpha05) - en to unknown language translation catalogue (9 entries)

en: Username
target: Nome de usuário

en: Password
target: Senha

en: Hostname
target: Nome do servidor

en: Configuration
target: Configurações

en: Port
target: Porta

en: Login attempt failed for %user.
target: Tentativa de login falhou para %user.

en: Sorry, unrecognized username or password. <a href="@password">Have you forgotten your password?</a>
target: Desculpe, nome de usuário ou senha não reconhecidos.   <a href="@password">Você esqueceu sua senha?</a>

en: -Select-
target: -Selecione-

en: MySQL, MariaDB, Percona Server, or equivalent
target: MySQL, MariaDB, Percona Server, ou similar
