External Logging (8.x-1.1) - en to unknown language translation catalogue (17 entries)

en: Event
target: Evento

en: Error
target: Erro

en: Active
target: Ativo

en: Severity
target: Severidade

en: Warning
target: Aviso

en: Current
target: Atual

en: Security
target: Segurança

en: Operation
target: Operação

en: Notice
target: Nota

en: Info
target: Informações

en: Environment
target: Ambiente

en: Debug
target: Depurar

en: regex
target: regex (expressão regular)

en: Emergency
target: Emergência

en: Alert
target: Alerta

en: Critical
target: Crítico

en: Monitoring your site
target: Monitorando seu site
