Field Display Kit (8.x-1.1) - en to de translation catalogue (7 entries)

en: File path
de: Dateipfad

en: Default
de: Standard

en: Other
de: Weitere

en: Attributes
de: Attribute

en: Classes
de: Klassen

en: Link destination
de: Link-Ziel

en: Field wrapper
de: Umgebendes Element des Feldes
