Field Display Kit (8.x-1.1) - en to ta translation catalogue (5 entries)

en: Tag
ta: ஒட்டு

en: File path
ta: கோப்பின் பாதை

en: Link
ta: சுட்டி

en: Default
ta: இயல்பான

en: Other
ta: மற்றவை
