Field Config Cardinality (8.x-1.0) - en to unknown language translation catalogue (5 entries)

en: Unlimited
target: 無限制

en: Limit
target: 限額

en: field
target: 欄位

en: Limited
target: 限制

en: Allowed number of values
target: 允許的數值數量
