Field Default Value Display (1.0.0) - en to kn translation catalogue (4 entries)

en: Closed
kn: ಮುಚ್ಚಲಾಗಿದೆ

en: None
kn: ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ

en: Open
kn: ತೆರೆ

en: Hidden
kn: ಅಡಗಿಸಲಾದ
