Field Default Value Display (1.0.0) - en to unknown language translation catalogue (5 entries)

en: Closed
target: بسته شده

en: None
target: هیچ

en: Open
target: باز

en: Hidden
target: پنهان

en: Default value
target: مقدار پیش‌فرض
