Field Default Value Display (1.0.0) - en to gu translation catalogue (4 entries)

en: Closed
gu: બંધ

en: None
gu: એકે નહિ

en: Hidden
gu: છુપાયેલુ

en: Default value
gu: મૂળભૂત કિંમત
