Field Gallery (8.x-1.0-alpha3) - en to fr translation catalogue (7 entries)

en: Field
fr: Champ

en: Previous button text
fr: Texte du bouton Précédent

en: Next button text
fr: Texte du bouton Suivant

en: Display type
fr: Type d'affichage

en: Image style
fr: Style d'image

en: None (original image)
fr: Aucun (image d'origine)

en: Configure Image Styles
fr: Configurer les styles d'images
