Field Layout (core) (2.0.0) - en to th translation catalogue (4 entries)

en: About
th: เกี่ยวกับ

en: No field is displayed.
th: ไม่มีช่องรับข้อมูลถูกแสดงผล

en: No field is hidden.
th: ไม่มีช่องรับข้อมูลที่ถูกซ่อน

[ctx: Plural]
en: Disabled
th: ปิดการใช้งาน
