Field NIF (8.x-1.0-beta1) - en to de translation catalogue (6 entries)

en: Fields
de: Felder

en: Default value
de: Standardwert

en: Placeholder
de: Platzhalter

en: Text that will be shown inside the field until a value is entered. This hint is usually a sample value or a brief description of the expected format.
de: Text, der bis zur Eingabe eines Wertes im Feld angezeigt wird. Dies ist üblicherweise ein Beispiel für das erwartete Format oder eine kurze Beschreibung.

en: Placeholder: @placeholder
de: Platzhalter: @placeholder

en: Advanced elements
de: Fortgeschrittene Elemente
