Field NIF (8.x-1.0-beta1) - en to et translation catalogue (3 entries)

en: Fields
et: Väljad

en: Default value
et: Vaikimisi väärtus

en: Text that will be shown inside the field until a value is entered. This hint is usually a sample value or a brief description of the expected format.
et: Tekst mida kuvatakse välja sees kuni väärtust hakatakse sisestama. Seda vihjet kasutatakse näiteväärtusena või lühikirjeldusena oodatud formaadist.
