Field NIF (8.x-1.0-beta1) - en to fr translation catalogue (5 entries)

en: Fields
fr: Champs

en: Default value
fr: Valeur par défaut

en: Text that will be shown inside the field until a value is entered. This hint is usually a sample value or a brief description of the expected format.
fr: Texte qui apparaîtra dans le champ jusqu'à ce qu'une valeur soit saisie. Cet indice est en général un exemple, ou une brève description du format attendu.

en: Placeholder: @placeholder
fr: Placeholder : @placeholder

en: Advanced elements
fr: Éléments avancés
