Field Pager (8.x-1.0-alpha2) - en to unknown language translation catalogue (5 entries)

en: Previous
target: قبلی

en: Next
target: بعدی

en: Custom
target: سفارشی

en: Last
target: آخرین

en: First
target: اولین
