Fixed translation language interface (8.x-1.0) - en to de translation catalogue (2 entries)

en: Fixed Translation Language Interface
de: Sprache der Benutzeroberfläche beibehalten

en: Keep existing interface language when translating content
de: Bestehende Benutzeroberflächensprache beim Übersetzen von Inhalten beibehalten
