FlexField (2.0.0-alpha2) - en to oc translation catalogue (23 entries)

en: Value
oc: Valor

en: Type
oc: Tipe

en: Remove
oc: Levar

en: Yes
oc: Òc

en: No
oc: Non

en: Weight
oc: Pes

en: Required
oc: Requesit

en: Settings
oc: Paramètres

en: Field
oc: Camp

en: Label
oc: Etiqueta

en: Text
oc: Tèxte

en: Inline
oc: Sus la meteissa linha

en: Table
oc: Tablèu

en: Maximum length
oc: Talha maximala

en: Template
oc: Modèl

en: Hidden
oc: Amagat

en: Key
oc: Clau

en: Select list
oc: Lista de seleccion

en: Above
oc: En dessús

en: About
oc: A prepaus

en: The maximum length of the field in characters.
oc: La longor maximala del camp en nombre de caractèrs.

en: Machine-readable name
oc: Nom sistèma

en: Weight for @title
oc: Pes de @title
