FlexField (2.0.0-alpha2) - en to unknown language translation catalogue (28 entries)

en: Value
target: 數值

en: Type
target: 類型

en: Remove
target: 移除

en: Yes
target: 是

en: No
target: 否

en: Weight
target: 權重

en: Required
target: 必要

en: Settings
target: 設定

en: Field
target: 欄位

en: Label
target: 標籤

en: Text
target: 文字

en: Inline
target: 行內

en: Table
target: 表格

en: Maximum length
target: 最大長度

en: Template
target: CCK格式範本

en: Hidden
target: 隱藏

en: Select list
target: 選擇清單

en: Above
target: 上方

en: Three
target: 三

en: About
target: 關於

en: Output
target: 輸出

en: HTML List
target: HTML 清單

en: The maximum length of the field in characters.
target: 欄位字元最大長度。

en: Machine-readable name
target: 機器可讀名稱

en: Four
target: 四

en: Weight for @title
target: @title 的權重

en: Allowed values list: invalid input.
target: 允許數值清單：無效的輸入。

en: %name: may not be longer than @max characters.
target: %name: 的字元長度不可大於 @max 。
