FlexField (2.0.0-alpha4) - en to unknown language translation catalogue (43 entries)

en: Value
target: Valor

en: Type
target: Tipo

en: Remove
target: Remover

en: Yes
target: Sim

en: No
target: Não

en: Weight
target: Peso

en: Required
target: Obrigatório

en: Settings
target: Configurações

en: One
target: Um

en: Field
target: Campo

en: Label
target: Rótulo

en: Text
target: Texto

en: Add another
target: Adicionar outro

en: Inline
target: Mesma linha

en: Maximum
target: Máximo

en: Table
target: Tabela

en: Maximum length
target: Comprimento máximo

en: Integer
target: Inteiro

en: Template
target: Modelo

en: Hidden
target: Oculto

en: Key
target: Chave

en: Select list
target: Lista de seleção

en: Above
target: Acima

en: Float
target: Ponto flutuante

en: Minimum
target: Mínimo

en: The number of digits to the right of the decimal.
target: O número de dígitos à direita da casa decimal.

en: Two
target: Dois

en: Three
target: Três

en: About
target: Sobre

en: Radios
target: Rádios

en: Output
target: Saída

en: Checkbox
target: A caixa de seleção

en: HTML List
target: Lista HTML

en: The maximum length of the field in characters.
target: O tamanho máximo do campo em caracteres.

en: Machine-readable name
target: Nome legível de máquina

en: The minimum value that should be allowed in this field. Leave blank for no minimum.
target: O valor mínimo permitido para esse campo. Deixe em branco para não limitar.

en: The maximum value that should be allowed in this field. Leave blank for no maximum.
target: O valor máximo permitido para esse campo. Deixe em branco para não limitar.

en: Four
target: Quatro

en: Weight for @title
target: Peso para @title

en: Allowed values list: invalid input.
target: Lista de valores permitidos: entrada inválida.

en: %name: may not be longer than @max characters.
target: %name: não pode ser maior que @max caracteres.

en: Visually Hidden
target: Visualmente oculto

[ctx: decimal places]
en: Scale
target: Escala
