FlexField (8.x-1.0-alpha1) - en to unknown language translation catalogue (31 entries)

en: Value
target: 值

en: Type
target: 类型

en: Remove
target: 移除

en: Weight
target: 权重

en: Required
target: 请求

en: Settings
target: 设置

en: One
target: 一

en: Field
target: 字段

en: Label
target: 标签

en: Text
target: 文本

en: Add another
target: 再添加一个

en: Inline
target: 行内

en: Table
target: 表格

en: Maximum length
target: 最大长度

en: Template
target: 模板

en: Hidden
target: 隐藏

en: Key
target: 键

en: Select list
target: 选择列表

en: Above
target: 位于上方

en: Two
target: 二

en: Three
target: 三

en: About
target: 关于

en: Output
target: 输出

en: HTML List
target: HTML列表

en: The maximum length of the field in characters.
target: 此字段字符的最大数量。

en: Machine-readable name
target: 机读名称

en: Four
target: 4

en: Weight for @title
target: @title权重

en: Allowed values list: invalid input.
target: 允许数值列表，无效输入。

en: %name: may not be longer than @max characters.
target: %name：不能长于@max个字符。

en: Visually Hidden
target: 视觉隐藏
