FlexField (8.x-1.0-alpha1) - en to hy translation catalogue (16 entries)

en: Value
hy: Արժեք

en: Type
hy: Տեսակ

en: Remove
hy: Հեռացնել:

en: Weight
hy: Կշիռ

en: Required
hy: Պարտադիր

en: Settings
hy: Ընտրանքներ

en: Field
hy: Դաշտ

en: Label
hy: Պիտակ

en: Text
hy: Տեքստ

en: Inline
hy: Ներկառուցված

en: Table
hy: Աղյուսակ

en: Maximum length
hy: Առավելագույն երկրությունը

en: Hidden
hy: Թաքնված

en: The maximum length of the field in characters.
hy: Դաշտի սիմվոլների առավելագույն երկարությունը:

en: Machine-readable name
hy: Մեքենայաընթեռնելի տվյալների անունը:

en: Weight for @title
hy: @title -ի կշիռը
