Flexi Pattern Lab (8.x-1.0) - en to ro translation catalogue (5 entries)

en: Home
ro: Acasă

en: medium
ro: mediu

en: small
ro: mic

en: large
ro: larg

en: Skip to main content
ro: Sari la conținutul principal
