Flexus (1.0.0) - en to unknown language translation catalogue (6 entries)

en: Go to previous page
target: முந்தைய பக்கத்திற்கு செல்

en: Go to next page
target: அடுத்த பக்கத்திற்கு செல்

en: Page
target: பக்கம்

en: Color scheme
target: நிறத் திட்டம்

en: Go to first page
target: தொடக்கப் பக்கத்திற்கு செல்க

en: Go to last page
target: இறுதிப் பக்கத்திற்கு செல்க
