Flood control (2.1.0) - en to de translation catalogue (48 entries)

en: Administration
de: Verwaltung

en: Login
de: Anmelden

en: Event
de: Ereignis

en: Timestamp
de: Zeitstempel

en: Amount
de: Betrag

en: Goal
de: Ziel

en: Expiration
de: Läuft ab nach

en: Blocked
de: Gesperrt

en: Permissions
de: Berechtigungen

en: Identifier
de: Bezeichner

en: Steps
de: Arbeitsschritte

en: Error: @error
de: Fehler: @error

en: Failed login (IP) limit
de: Anzahl von zugelassenen fehlerhaften Anmeldeversuchen über die gleiche IP-Adresse bevor diese gesperrt wird.

en: Failed login (IP) window
de: Wartezeit bis zur erneuten Anmeldung über eine zu oft genutzte IP.Adresse.

en: None (disabled)
de: Keine (deaktiviert)

en: Failed login (username) window
de: Wartezeit bis zur erneuten Eingabe des Benutzernamens

en: Contact forms
de: Kontaktformulare

en: Sending e-mails limit
de: Begrenzung der Anzahl der E-Mails, die versendet werden können, bevor der Missbrauchsschutz greift.

en: Sending e-mails window
de: Wartezeit bis zum erneuten Versand von E-Mails

en: Flood control
de: Missbrauchschutz für Formulare

en: Failed login (username) limit
de: Begrenzung der Anzahl der Anmeldeversuche mit nicht vorhandenem oder falsch geschriebenen Benutzenamen.

en: Please make a selection.
de: Bitte treffen Sie eine Auswahl.

en: Access the flood unblock module
de: Zugriff auf die Freigabefunktion nach missbräuchlichen Anmeldeversuchen

en: There are no failed logins at this time.
de: Zurzeit gibt es keine fehlgeschlagenen Anmeldungen.

en: Flood entries cleared.
de: Einträge zu Benutzerkonten mit zu vielen Anmeldeversuchen gelöscht.

en: Flood Unblock
de: Benutzerkonten mit zu vielen Anmeldeversuchen entsperren

en: Allow user to flood unblock.
de: Benutzern erlauben zu häufig zur Anmeldung verwendte Benutzerkonten zu entsperren.

en: Deleted user: @user
de: Gelöschter Benutzer: @user

en: In the <em>Manage</em> administrative menu, navigate to <a href="@people_url"><em>People</em></a>.
de: Navigieren Sie im Menü <em>Verwalten</em> zum Menüpunkt <a href="@people_url"><em>Benutzer</em></a>.

[ctx: With components]
en: Flood control
de: Kontrolle über missbräuchliche Anmeldeversuche

en: Unblocking IP addresses and User ID's
de: Sperren für IP-Adressen und Benutzernamen werden aufgehoben

en: Drupal prevents brute force attacks on accounts. It does so by
        refusing login attempts when more than 5 attempts failed. The amount
        of failed logins is recorded in the table 'flood'. You can either
        wait before trying to login again or clean the flood table with the
        procedure below.
de: Drupal verhindert Brute-Force-Angriffe auf Benutzerkonten. dies wird erreicht, indem jeder wi4etere Anmeldeversuche verweigert wird, wenn die Anmeldung an einem Benutzerkonto 5 mal hintereinander fehlgeschlagen ist. Die Anzahl
        der fehlgeschlagenen Anmeldeversuche wird in der Tabelle 'flood' aufgezeichnet. Sie können entweder
        warten, bevor Sie erneut versuchen, sich anzumelden, oder die Tabelle 'flood' mit der
        Prozedur unten zurücksetzen.

en: Users with the <em>access flood unblock</em> <a href="@perms_url">permission</a> can access the <a href="@fu_url"><em>Flood Unblock</em></a> page.
de: Benutzer mit der <em>Zugangssperre aufheben</em> <a href="@perms_url">Zugangssperre aufheben</a> können die <a href="@fu_url">Seite <em>Flood Unblock</em></a> aufrufen.

en: Click <a href="@fu_url"><em>Flood Unblock</em></a>.
de: Klicken Sie auf <a href="@fu_url"><em>Zugangssperren aufheben</em></a>.

en: Select (all) the IP addresses and User ID's that you want to unblock.
de: Wählen Sie (alle) IP-Adressen und Benutzer-IDs aus, die Sie entsperren möchten.

en: Click <em>Remove</em>. The IP addresses and User ID's have been unblocked and it should be possible again to try to login.
de: Klicken Sie auf <em>Entfernen</em>. Die IP-Adressen und Benutzer-IDs wurden freigegeben und es sollte wieder möglich sein, sich anzumelden.

en: User failed login IP
de: IP von der aus die Anmeldung über das Benutzerkonto fehlschlug.

en: User failed login user
de: Benutzerkonto für das die Anmeldung fehlschlug

en: User failed http login
de: Benutzerkonto für das die Anmeldung über HTTP fehlschlug.

en: <p>List of IP addresses and user ID's that are blocked after multiple failed login attempts. You can remove separate entries.</p>
de: <p>Liste der IP-Adressen und Benutzer-IDs, die nach mehreren fehlgeschlagenen Anmeldeversuchen gesperrt werden. Sie können einzelne Einträge entfernen.</p>

en: Number of lines shown in table.
de: Anzahl der in der Tabelle angezeigten Zeilen.

en: (Part of) identifier: IP address or UID
de: (Teil von) Bezeichner: IP-Adresse oder UID

en: Not blocked
de: Nicht gesperrt

en: Removed selected items from the flood table
de: Ausgewählte Einträge aus der Flood-Tabelle entfernt

en: Allows configuring hidden flood control options and unblocking IP addresses and user ID's that are blocked after multiple failed login attempts.
de: Ermöglicht die Konfiguration versteckter Flood-Control-Optionen und die Aufhebung der Sperrung von IP-Adressen und Benutzer-IDs, die nach mehreren fehlgeschlagenen Anmeldeversuchen gesperrt werden.

en: Configure hidden flood control variables, like the login attempt limiters.
de: Konfigurieren Sie versteckte Flood-Control-Variablen, wie z. B. die Anzahl der maximal erlaubten Anmeldeversuche.

en: Flood Control provides an <a href="@fu_url">interface</a> that
      makes possible for site administrators to remove IP adresses and user ID's from the
      flood table.
de: Flood Control ermögicht die Verwendung einer <a href="@fu_url">Benutzeroberfläche</a>, die
     Administratoren die Möglichkeit gibt, IP-Adressen und Benutzer-IDs aus der
      Flood-Tabelle zu entfernen.

en: <a href="https://www.drupal.org/project/flood_control">Flood Control on drupal.org</a>
de: <a href="https://www.drupal.org/project/flood_control">Flood Control auf drupal.org</a>
