Floodcontrol Settings API (8.x-1.0-alpha2) - en to ca translation catalogue (4 entries)

en: Submit
ca: Envia

en: Custom
ca: Personalitzat

en: About
ca: Detalls

en: You cannot send more than %limit messages in @interval. Try again later.
ca: No podeu enviar més de %limit missatges en @interval. Proveu-ho més tard.
