Floodcontrol Settings API (8.x-1.0-alpha2) - en to el translation catalogue (4 entries)

en: Submit
el: Υποβολή

en: Custom
el: Προσαρμοσμένο

en: About
el: Περί

en: You cannot send more than %limit messages in @interval. Try again later.
el: Δεν επιτρέπεται να στέλνετε περισσότερα από %limit μηνύματα μέσα σε @interval. Ξαναδοκιμάστε αργότερα.
