Flow2 (8.x-2.1-alpha3) - en to ko translation catalogue (3 entries)

en: Home
ko: 홈

en: Skip to main content
ko: 주요 콘텐츠로 건너뛰기

en: Bootstrap
ko: 부트스트랩
