Flysystem - Google Cloud Storage - CORS (1.0.0-alpha2) - en to nl translation catalogue (3 entries)

en: Maximum upload size
nl: Maximumgrootte per upload

en: About
nl: Over

en: Origin
nl: Oorsprong
