Flysystem - Google Cloud Storage - CORS (1.0.0-alpha2) - en to unknown language translation catalogue (3 entries)

en: Maximum upload size
target: Tamanho máximo do carregamento de ficheiros

en: About
target: Sobre

en: A description for the menu entry
target: Uma descrição para a entrada de menu
