Form Placeholder (8.x-1.0) - en to ar translation catalogue (7 entries)

en: User interface
ar: واجهة المستخدم

en: Description
ar: الوصف

en: optional
ar: اختياري

en: required
ar: مطلوب

en: Settings
ar: الإعدادات

en: Visibility settings
ar: إعدادات العرض

en: Examples
ar: أمثلة
