Formatter Field (8.x-1.1) - en to unknown language translation catalogue (6 entries)

en: Type
target: نوع

en: Settings
target: تنظیمات

en: Field
target: میدان

en: Default
target: پیش‌فرض

en: General
target: عمومی

en: Default value
target: مقدارپیشفرض
