Fraction (8.x-1.3) - en to th translation catalogue (5 entries)

en: Separator
th: คั่น,แยก

en: Decimal
th: ตัวเลข

en: Precision
th: ความละเอียด

en: About
th: เกี่ยวกับ

en: Field types
th: ประเภทช่องรับข้อมูล
