Freecaster (8.x-1.6) - en to de translation catalogue (5 entries)

en: view
de: Ansicht

en: Access denied
de: Zugriff verweigert

en: Cache lifetime
de: Minimale Cache-Lebensdauer

en: About
de: Über

en: Proxy
de: Vertretung
