Frost: low-code atomic distribution (all releases) - en to vi translation catalogue (65 entries)

en: Content
vi: Nội dung

en: Email address
vi: Địa chỉ thư điện tử

en: Enable
vi: Bật

en: On
vi: Bật

en: Number
vi: Số

en: Message
vi: Thông điệp

en: Country
vi: Quốc gia

en: Weight
vi: Độ nặng

en: Name
vi: Tên

en: Go to previous page
vi: Đến trang kế trước

en: Go to next page
vi: Đến trang sau

en: Label
vi: Nhãn

en: Default
vi: Mặc định

en: Icon
vi: Biểu tượng

en: Dimensions
vi: Kích thước

en: Region
vi: Vùng

en: Updated
vi: Đã cập nhật

en: Text
vi: Văn bản

en: Component
vi: Thành phần

en: Utility
vi: Tiện ích

en: Email
vi: Thư điện tử

en: Email Address
vi: Địa chỉ Email

en: Submitted
vi: Đã đệ trình

en: Page title
vi: Tiêu đề trang

en: Off
vi: Tắt

en: Header
vi: Tiêu đề

en: Footer
vi: Phần chân

en: Promoted to front page
vi: Đưa lên trang chủ

en: Heading
vi: Tiêu đề

en: Width
vi: Chiều rộng

en: Height
vi: Chiều cao

en: Phone
vi: Điện thoại

en: Fax
vi: Điện thư

en: Address
vi: Địa chỉ

en: Other
vi: Khác

en: Online
vi: Trực tuyến

en: Maximum length
vi: Độ dài tối đa

en: Postal code
vi: Mã bưu điện

en: Fax number
vi: Số fax

en: Phone number
vi: Số điện thoại

en: Messages
vi: Thông báo

en: Stripe
vi: Đường viền

en: Manual
vi: Thủ công

en: Contact information
vi: Thông tin liên lạc

en: Shipping
vi: Chuyển hàng

en: Street address
vi: Địa chỉ đường phố

en: New
vi: Mới

en: Locality
vi: Vùng

en: Go to first page
vi: Đến trang đầu tiên

en: Go to last page
vi: Đến trang cuối cùng

en: Copyright
vi: Bản quyền

en: Skip to main content
vi: Nhảy đến nội dung

en: Paragraph
vi: Đoạn

en: Street address 2
vi: Địa chỉ đường phố 2

en: Primary tabs
vi: Tab chính

en: Secondary tabs
vi: Thẻ phụ

en: Alerts
vi: Báo động

en: The maximum length of the field in characters.
vi: Số ký tự tối đa của trường.

en: Page top
vi: Đầu trang

en: Page bottom
vi: Cuối trang

en: Sidebar first
vi: Sidebar đầu tiên

en: Main page content
vi: Nội dung chính của trang

en: %name: the text may not be longer than %max characters.
vi: %name: phần văn bản không được dài quá %max ký tự.

en: Sidebar second
vi: Sidebar thứ hai

en: Previous page
vi: Trang trước
