G2 Glossary (8.x-1.0-alpha1) - en to hi translation catalogue (10 entries)

en: Body
hi: मुख्य भाग

en: Confirm
hi: सुनिश्चित

en: Cancel
hi: रद्द करें

en: view
hi: देखें

en: None
hi: कोई नहीं

en: This action cannot be undone.
hi: इस क्रिया को अकार्य नहीं किया जा सकता है यानि फिर से पहले की अवस्था मे जाना सम्भव नहीं है।

en: The configuration options have been saved.
hi: विन्यास विकल्प सेव कर लिए गया है।

en: Node ID
hi: नोड आईडी

en: Blocks
hi: ब्लॉक

en: input formats
hi: इनपुट प्रारूप
