G2 Reviews (1.0.0) - en to fr translation catalogue (18 entries)

en: Default page
fr: Page par défaut

en: Domain
fr: Domaine

en: Product ID
fr: Identifiant (ID) du produit

en: Maximum length
fr: Taille maximale

en: Size of textfield
fr: Taille du champ texte

en: Token
fr: Jeton (token)

en: No results found
fr: Aucun résultat trouvé

en: Next >
fr: Suivant >

en: < Previous
fr: < Précédent

en: Items per page
fr: Éléments par page

en: The maximum length of the field in characters.
fr: La longueur maximale du champ en nombre de caractères.

en: Show more
fr: En afficher plus

en: Show less
fr: En afficher moins

en: Text value
fr: Valeur textuelle

en: Text that will be shown inside the field until a value is entered. This hint is usually a sample value or a brief description of the expected format.
fr: Texte qui apparaîtra dans le champ jusqu'à ce qu'une valeur soit saisie. Cet indice est en général un exemple, ou une brève description du format attendu.

en: Placeholder: @placeholder
fr: Placeholder : @placeholder

en: %name: may not be longer than @max characters.
fr: %name : ne peut dépasser @max caractères.

en: Textfield size: @size
fr: Taille du champ texte : @size
