Geofield (8.x-1.0-alpha2) - en to hi translation catalogue (13 entries)

en: enabled
hi: सक्रिय

en: Value
hi: मान

en: disabled
hi: अक्षम

en: Settings
hi: स्थापनायें

en: Default
hi: डीफॉल्ट

en: Is less than
hi: से छोटा

en: Is less than or equal to
hi: से छोटा या समतुल्य

en: Is equal to
hi: बराबर

en: Is greater than or equal to
hi: बड़ा या बराबर

en: Is greater than
hi: से बड़ा

en: Is not equal to
hi: समतुल्य नहीं

en: Default value
hi: डिफ़ॉल्ट मूल्य

en: @min and @max
hi: @min और @max
